Title: Monitor de Temperatura
Course: SSC0600 - Introdução à Ciência de Computação I > Section: Estruturas Condicionais

Problema:

O monitoramento da temperatura central do corpo em pacientes é muito importante nos centros de saúde. Assim, dada a temperatura em graus Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F), escreva um programa de monitoramento de temperatura que funcione de acordo com a tabela seguinte.

Temperatura (°C) | Temperatura (°F) | Saída na tela do monitor
< 35 | < 95 | Hipotermia
de 35 a < 36.5 | de 95 a < 97.7 | Em risco
de 36.5 a 37.5 | de 97.7 a 99.5 | Normal
de > 37.5 a 40 | de > 99.5 a 104 | Em risco
> 40 | > 104 | Hiperpirexia

Entrada e Saída:

A entrada será constituída por um número racional e um caractere separados por espaços em branco, os quais irão representar: a temperatura (temp) e sua unidade da medida ('c' - Celsius e 'f' - Fahrenheit). Como saída você deve imprimir na tela do monitor o estado de monitoramento da temperatura.

Exemplos de entrada | Saída para os exemplos de entrada
34 c | Hipotermia
95 f | Em risco
36.5 c | Normal
99.5 f | Normal
40 c | Em risco
105 f | Hiperpirexia

Dicas:

- Programa exemplo de como ler e comparar uma variável "unidade" de tipo caractere, o programa imprime na tela Celsius se o valor do caracter é c

char unidade;
scanf("%c", &unidade);
if (unidade == 'c') {
    printf("Celsius");
}


Note-se o uso de aspas simples ' ' na expressão lógica do teste condicional